SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;
TRUNCATE TABLE bristol.`lab_tests`;
INSERT INTO bristol.`lab_tests`
    (`id`, `test_name`, `field_label`, `lab_section_id`, `test_type`, `has_results`, `is_active`) VALUES
	(1, 'acl', 'ACL', 1, 'test', 'no', 'yes'),
	(2, 'ls', 'LS', 1, 'test', 'no', 'yes'),
	(3, 'mye', 'MYE', 1, 'test', 'no', 'yes'),
	(4, 'mds', 'MDS', 2, 'test', 'no', 'no'),
	(5, 'mrdb', 'MRD B ALL', 1, 'test', 'no', 'yes'),
	(6, 'mrdt', 'MRD T ALL', 1, 'test', 'no', 'yes'),
	(7, 'mrda', 'MRD AML', 1, 'test', 'no', 'yes'),
	(8, 'mrdc', 'MRD CLL', 1, 'test', 'no', 'yes'),
	(9, 'pnh', 'PNH', 1, 'test', 'no', 'yes'),
	(10, 'tubels', '1 Tube LS', 1, 'test', 'no', 'yes'),
	(11, 'cd20', 'CD20', 2, 'test', 'no', 'yes'),
	(12, 'cd79a', 'CD79a', 2, 'test', 'no', 'yes'),
	(13, 'cd3', 'CD3', 2, 'test', 'no', 'yes'),
	(14, 'bcl', 'bcl 6', 2, 'test', 'no', 'yes'),
	(15, 'bcl2', 'bcl 2', 2, 'test', 'no', 'yes'),
	(16, 'ki67', 'Ki67', 2, 'test', 'no', 'yes'),
	(17, 'cd5', 'CD5', 2, 'test', 'no', 'yes'),
	(18, 'cd10', 'CD10', 2, 'test', 'no', 'yes'),
	(19, 'cd23', 'CD23', 2, 'test', 'no', 'yes'),
	(20, 'cd21', 'CD21', 2, 'test', 'no', 'yes'),
	(21, 'cyclin', 'cyclin D1', 2, 'test', 'no', 'yes'),
	(22, 'mum1', 'MUM1', 2, 'test', 'no', 'yes'),
	(23, 'cd30', 'CD30', 2, 'test', 'no', 'yes'),
	(24, 'p53', 'p53', 2, 'test', 'no', 'yes'),
	(25, 'cd2', 'CD2', 2, 'test', 'no', 'yes'),
	(26, 'cd4', 'CD4', 2, 'test', 'no', 'yes'),
	(27, 'cd8', 'CD8', 2, 'test', 'no', 'yes'),
	(28, 's100', 'S100', 2, 'test', 'no', 'yes'),
	(29, 'pax5', 'PAX5', 2, 'test', 'no', 'yes'),
	(30, 'cd15x', 'CD15/15X', 2, 'test', 'no', 'yes'),
	(31, 'ebvlmp', 'EBV-LMP', 2, 'test', 'no', 'yes'),
	(32, 'mnf116', 'MNF116', 2, 'test', 'no', 'yes'),
	(33, 'vimentin', 'Vimentin', 2, 'test', 'no', 'yes'),
	(34, 'he', 'H+E', 2, 'test', 'no', 'yes'),
	(35, 'cd45', 'CD45', 2, 'test', 'no', 'yes'),
	(36, 'karyotype', 'Karyotype', 4, 'test', 'no', 'yes'),
	(37, 'bcl6', 'BCL6', 5, 'test', 'no', 'yes'),
	(38, '5q31', '5q31', 5, 'test', 'no', 'no'),
	(39, 'delmono', 'del/-7[D7S522/CEP7]', 5, 'test', 'no', 'no'),
	(40, 'cymc', 'MYC', 5, 'test', 'no', 'yes'),
	(41, 't821', 'RUNX1/RUNX1T1', 5, 'test', 'no', 'yes'),
	(42, 'p169p', 'p16 (9p21)', 5, 'test', 'yes', 'no'),
	(43, 'bcrdf', 'BCR/ABL1', 5, 'test', 'no', 'yes'),
	(44, 'bcres', 'BCR/ABL ES t(9;22)', 5, 'test', 'no', 'no'),
	(45, 'ass', 'ASS', 5, 'test', 'no', 'no'),
	(46, 'mll', 'KMT2A(MLL)', 5, 'test', 'no', 'yes'),
	(47, 'eswr1', 'EWSR1 Ewings', 5, 'test', 'yes', 'no'),
	(48, 'ighccnd', 'IGH/CCND1', 5, 'test', 'no', 'yes'),
	(49, 'etv6', 'ETV6/RUNX1', 5, 'test', 'no', 'yes'),
	(50, 'childhood_all_1', 'ETV/RUNX1', 5, 'test', 'no', 'yes'),
	(51, 'rb1', 'RB1 (13q14)', 5, 'test', 'yes', 'no'),
	(52, 'igh14', 'IGH (14q32)', 5, 'test', 'yes', 'no'),
	(53, 'ighbcl2', 'BCL2', 5, 'test', 'no', 'yes'),
	(54, 'pmlrara', 'PML/RARA', 5, 'test', 'no', 'yes'),
	(55, 'srd', 'SRD (1p36)', 5, 'test', 'yes', 'no'),
	(56, 'nymc2', 'NMYC (2p24)', 5, 'test', 'yes', 'no'),
	(57, 'nylaf', 'NMYC LAF (2p24/2q11)', 5, 'test', 'yes', 'no'),
	(58, 'alk2p', 'ALK', 5, 'test', 'no', 'yes'),
	(59, 'invert', 'CBFB', 5, 'test', 'no', 'yes'),
	(60, 'tp5317', 'TP53', 5, 'test', 'no', 'yes'),
	(61, 'tp53mpo', 'TP53/MPO (17p13/17q23)', 5, 'test', 'yes', 'no'),
	(62, 'her2', 'HER2 (17q11.2-12)', 5, 'test', 'yes', 'no'),
	(63, 'malt', 'MALT1', 5, 'test', 'no', 'yes'),
	(64, '12cen_13q14_13q32', 'CLL1 (12/13)', 5, 'test', 'no', 'no'),
	(65, '11q23_17p13', 'CLL2 (ATM/TP53)', 5, 'test', 'no', 'no'),
	(66, 'del', 'deleted 20', 5, 'test', 'yes', 'no'),
	(67, 'av1', 'AV1 (13/21)', 5, 'test', 'no', 'no'),
	(68, 'av2', 'AV2 (18/X/Y)', 5, 'test', 'no', 'no'),
	(69, 'syt', 'SYT (18q11.25)', 5, 'test', 'yes', 'no'),
	(70, 'fkhr', 'FKHR (13q14)', 5, 'test', 'yes', 'no'),
	(71, 'xy', 'X/Y (CEPX/CEPY)', 5, 'test', 'no', 'yes'),
	(72, 'fipil', 'FIPIL1-PDGFRA', 5, 'test', 'no', 'yes'),
	(73, 'tcra', 'TCRA (14q11)', 5, 'test', 'yes', 'no'),
	(74, 'cllfish', 'CLL Panel', 5, 'panel', 'no', 'yes'),
	(75, 'allch', 'ALL Child', 5, 'panel', 'no', 'yes'),
	(76, 'lgnhl', 'Low Grade NHL', 2, 'panel', 'no', 'yes'),
	(77, 'hgnhl', 'High Grade NHL', 2, 'panel', 'no', 'yes'),
	(78, 'react', 'Reactive Panel', 2, 'panel', 'no', 'yes'),
	(79, 'skin', 'Skin', 2, 'panel', 'no', 'yes'),
	(80, 'hodg', 'Hodgkin', 2, 'panel', 'no', 'yes'),
	(81, 'undiff', 'Undiff Tumour', 2, 'panel', 'no', 'yes'),
	(82, 'jak2v', 'JAK2 V617F', 6, 'test', 'yes', 'yes'),
	(83, 'jak2e', 'JAK2 Exon 12', 6, 'test', 'yes', 'yes'),
	(84, 'qual', 'BCR-ABL Qualitative', 6, 'test', 'yes', 'yes'),
	(85, 'quan', 'BCR-ABL Quantitative', 6, 'test', 'yes', 'yes'),
	(86, 'flt', 'FLT-3 itd', 6, 'test', 'yes', 'yes'),
	(87, 'npm1', 'NPM1', 6, 'panel', 'yes', 'yes'),
	(88, 'mrdamol', 'MRD B ALL Molecular', 6, 'test', 'yes', 'yes'),
	(89, 'mrdtmol', 'MRD T ALL Molecular', 6, 'test', 'yes', 'yes'),
	(90, 'cighb', 'Clonality IGH B', 6, 'test', 'yes', 'yes'),
	(91, 'cigha', 'Clonality IGH A', 6, 'test', 'yes', 'yes'),
	(92, 'cighc', 'Clonality IGH C', 6, 'test', 'yes', 'yes'),
	(93, 'cighd', 'Clonality IGH D', 6, 'test', 'yes', 'yes'),
	(94, 'cighe', 'Clonality IGH E', 6, 'test', 'yes', 'yes'),
	(95, 'cigka', 'Clonality IGK A', 6, 'test', 'yes', 'yes'),
	(96, 'cigkb', 'Clonality IGK B', 6, 'test', 'yes', 'yes'),
	(97, 'cigl', 'Clonality IGL', 6, 'test', 'yes', 'yes'),
	(98, 'ctrga', 'Clonality TCRG A', 6, 'test', 'yes', 'yes'),
	(99, 'ctrgb', 'Clonality TCRG B', 6, 'test', 'yes', 'yes'),
	(100, 'ctrd', 'Clonality TCRD', 6, 'test', 'yes', 'yes'),
	(101, 'ctcrba', 'Clonality TCRB A', 6, 'test', 'yes', 'yes'),
	(102, 'ctcrbb', 'Clonality TCRB B', 6, 'test', 'yes', 'yes'),
	(103, 'ctcrbc', 'Clonality TCRB C', 6, 'test', 'yes', 'yes'),
	(104, 'mgg', 'MGG', 3, 'test', 'no', 'yes'),
	(105, 'mgus', 'Myeloma/MGUS', 2, 'panel', 'no', 'yes'),
	(106, 'mdsfl', 'MDS Flow', 1, 'test', 'no', 'yes'),
	(107, 'iron', 'Iron Stain', 3, 'test', 'no', 'yes'),
	(108, 'cd34', 'CD34', 2, 'test', 'no', 'yes'),
	(109, 'cult', 'Culture and Store', 4, 'test', 'no', 'yes'),
	(110, 'ft', 'free text', 2, 'test', 'no', 'no'),
	(111, 'reticulin', 'Reticulin', 2, 'test', 'no', 'yes'),
	(112, 'dleu', 'CLL1 DLEU/p53', 5, 'test', 'no', 'no'),
	(113, 'atm12q13', 'CLL2 ATM/GLI', 5, 'test', 'no', 'no'),
	(114, 'all', 'TCF3/PBX1 t(1;19)', 5, 'test', 'no', 'no'),
	(115, 'full_blood_count', 'FBC', 3, 'test', 'no', 'yes'),
	(116, 'cd138', 'CD138', 2, 'test', 'no', 'yes'),
	(117, 'cd56', 'CD56', 2, 'test', 'no', 'yes'),
	(118, 'cd61', 'CD61', 2, 'test', 'no', 'yes'),
	(119, 'glycophorin_a', 'Glycophorin A', 2, 'test', 'no', 'yes'),
	(120, 'cd68_kp1', 'CD68-KP1', 2, 'test', 'no', 'yes'),
	(121, 'bob1', 'BOB1', 2, 'test', 'no', 'yes'),
	(122, 'oct2', 'OCT2', 2, 'test', 'no', 'yes'),
	(123, 'cd68_pgm', 'CD68-PGM', 2, 'test', 'no', 'yes'),
	(124, 'kappa_ish', 'Kappa-ISH', 2, 'test', 'no', 'yes'),
	(125, 'lambda_ish', 'Lambda-ISH', 2, 'test', 'no', 'yes'),
	(126, 't14_18', 'IGH/BCL2', 5, 'test', 'no', 'no'),
	(127, 'cd117', 'CD117', 2, 'test', 'no', 'yes'),
	(128, 'congo_red', 'Congo Red', 2, 'test', 'no', 'yes'),
	(129, 'toluene_blue', 'Toluene Blue', 2, 'test', 'no', 'yes'),
	(130, 'initial_b_cell_screen', 'Initial B Cell Screen', 6, 'test', 'no', 'yes'),
	(131, 'initial_t_cell_screen', 'Initial T Cell Screen', 6, 'test', 'no', 'yes'),
	(132, 'extended_b_cell_screen', 'Extended B Cell Screen', 6, 'test', 'no', 'yes'),
	(133, 'extended_t_cell_screen', 'Extended T Cell Screen', 6, 'test', 'no', 'yes'),
	(134, 'perls_fe_stain', 'Perls FE Stain', 2, 'test', 'no', 'yes'),
	(135, 'mpl_gene', 'MPL', 6, 'test', 'no', 'yes'),
	(136, 'akd_mutation', 'AKD Mutation screening', 6, 'test', 'yes', 'yes'),
	(137, 'cd57', 'CD57', 2, 'test', 'no', 'yes'),
	(138, 'pd1', 'PD1', 2, 'test', 'no', 'yes'),
	(139, 'abpas', 'ABPAS', 2, 'test', 'no', 'yes'),
	(140, 'cd31', 'CD31', 2, 'test', 'no', 'yes'),
	(141, 'fviii', 'FVIII', 2, 'test', 'no', 'yes'),
	(142, 'ebv_ish', 'EBV-ISH', 2, 'test', 'no', 'yes'),
	(143, 'flt3', 'FLT3', 6, 'test', 'no', 'yes'),
	(144, 'tdt', 'Tdt', 2, 'test', 'no', 'yes'),
	(145, '5_unstained_slides', '5 Unstained Slides', 2, 'test', 'no', 'yes'),
	(146, 'tif1', 'TIF1', 2, 'test', 'no', 'yes'),
	(147, 'zn_stain', 'ZN Stain', 2, 'test', 'no', 'yes'),
	(148, 't11_14', 'IGH@/CCND1', 5, 'test', 'no', 'no'),
	(149, 'ema', 'EMA', 2, 'test', 'no', 'yes'),
	(150, 'npm1', 'NPM 1', 6, 'test', 'yes', 'yes'),
	(151, 'mast_cell_flow', 'Mast Cell Flow', 1, 'test', 'no', 'yes'),
	(152, 'cmv', 'CMV', 2, 'test', 'no', 'yes'),
	(153, 'hhv8', 'HHV8', 2, 'test', 'no', 'yes'),
	(154, 'cd43', 'CD43', 2, 'test', 'no', 'yes'),
	(155, 'pas', 'PAS', 3, 'test', 'no', 'yes'),
	(156, 'myeloperoxidase', 'Myeloperoxidase', 3, 'test', 'no', 'no'),
	(157, 'sudan_black_b', 'Sudan Black B', 3, 'test', 'no', 'no'),
	(158, 'specific_esterase', 'Specific Esterase', 3, 'test', 'no', 'no'),
	(159, 'non_specific_esterase', 'Non Specific Esterase', 3, 'test', 'no', 'no'),
	(160, 'levels_x_3', 'Levels x 3', 2, 'test', 'no', 'yes'),
	(161, 'braf', 'BRAF', 5, 'test', 'no', 'no'),
	(162, 'unspecified', 'Unspecified', 5, 'test', 'no', 'no'),
	(163, 'pnh_flow', 'PNH Flow', 1, 'test', 'no', 'no'),
	(164, 'referred_slides_report', 'Referred Slides Report', 2, 'test', 'no', 'yes'),
	(165, 'pml_protein', 'PML Protein', 1, 'test', 'no', 'yes'),
	(166, 'brafv600e_mutation', 'BRAFV600E mutation screen', 6, 'test', 'yes', 'yes'),
	(167, 'mdm2', 'MDM2', 5, 'test', 'no', 'no'),
	(168, 'cd11c', 'CD11c', 2, 'test', 'no', 'yes'),
	(169, 'hmb45', 'HMB45', 2, 'test', 'no', 'yes'),
	(170, 'melan_1', 'Melan 1', 2, 'test', 'no', 'no'),
	(171, 'ck7', 'CK7', 2, 'test', 'no', 'yes'),
	(172, 'ck20', 'CK20', 2, 'test', 'no', 'yes'),
	(173, 'mo_additional_testing', 'Additional testing', 6, 'test', 'yes', 'yes'),
	(174, 'c_kit_mutation_testing', 'c-KIT Mutation Testing', 6, 'panel', 'yes', 'yes'),
	(175, 'p63', 'P63', 2, 'test', 'no', 'yes'),
	(176, 'ck8_18', 'CK8/18', 2, 'test', 'no', 'yes'),
	(177, 'paed_solid_tumour', 'NBL', 1, 'test', 'no', 'yes'),
	(178, 'c_kit_ex8', 'c-KIT EX8', 6, 'test', 'yes', 'yes'),
	(179, 'c_kit_ex17', 'c-KIT EX17', 6, 'test', 'yes', 'yes'),
	(180, 'igh_fgfr3', 'IGH/FGFR3', 5, 'test', 'no', 'yes'),
	(181, 'igh_maf', 'IGH/MAFB', 5, 'test', 'no', 'yes'),
	(182, 'pdgfrb', 'PDGFRB', 5, 'test', 'no', 'yes'),
	(183, 'tcf3e2a', 'E2A', 5, 'test', 'no', 'yes'),
	(184, 'col1a1_pdgfb', 'COL1A1/PDGFB [(t(17;22)]', 5, 'test', 'no', 'no'),
	(185, 'microarray_cgh', 'Microarray CGH', 6, 'test', 'yes', 'yes'),
	(186, 'chromosome_breakage', 'Chromosome breakage', 4, 'test', 'no', 'yes'),
	(187, 'flow_dna_ploidy', 'Flow DNA Ploidy', 1, 'test', 'no', 'yes'),
	(188, 'hsv1', 'HSV1', 2, 'test', 'no', 'yes'),
	(189, 'hsv11', 'HSV11', 2, 'test', 'no', 'yes'),
	(190, 'cal_r_mutation', 'CAL R Mutation', 6, 'test', 'yes', 'yes'),
	(191, 'cd25', 'CD25', 2, 'test', 'no', 'yes'),
	(192, 'lymphocyte_subsets', 'Lymphocyte Subsets', 1, 'test', 'no', 'no'),
	(193, 'lymphocyte_subsets', 'Lymphocyte Subsets', 7, 'test', 'yes', 'yes'),
	(194, 'synaptophysin', 'Synaptophysin', 2, 'test', 'no', 'yes'),
	(195, 'asptr', 'Aspirate and Trephine', 3, 'test', 'no', 'yes'),
	(196, 'haem_reported_trephine', 'Haem Reported Trephine', 7, 'test', 'yes', 'yes'),
	(197, 'received', 'Date Received at NBT', 7, 'test', 'yes', 'yes'),
	(198, 'igvh_mutation_analysis', 'IGVH Mutation Analysis', 6, 'test', 'yes', 'yes'),
	(199, 'myd88', 'MYD88', 6, 'test', 'no', 'yes'),
	(200, 'cxcr4', 'CXCR4', 6, 'test', 'no', 'yes'),
	(201, 'relative_cd33_intensity', 'Relative CD33 Intensity', 1, 'test', 'no', 'no'),
	(202, 'relative_cd33_intensity', 'Relative CD33 Intensity', 7, 'test', 'yes', 'yes'),
	(203, 'diagnostic_review_comment', 'Diagnostic Review Comment', 8, 'test', 'yes', 'yes'),
	(204, 'tp53', 'TP53', 6, 'test', 'no', 'no'),
	(205, 'extract_and_store', 'Extract and Store', 6, 'test', 'no', 'no'),
	(206, '1213q14', '12/13q14 [D13S319/CEP12]', 5, 'test', 'no', 'yes'),
	(207, '1q21', '1q21 [CKS1B/CDKN2C]', 5, 'test', 'no', 'yes'),
	(208, 'fgfr1', 'FGFR1', 5, 'test', 'no', 'yes'),
	(209, 'tp53atm', 'TP53/ATM', 5, 'test', 'no', 'yes'),
	(210, 'alladult', 'ALL Adult', 5, 'panel', 'no', 'yes'),
	(211, 'myelomapanel', 'Myeloma Panel', 5, 'panel', 'no', 'yes'),
	(212, 'highgradepanel', 'High Grade Lymphoma Panel', 5, 'panel', 'no', 'yes');
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1;
